<template>
    <view class='basic'>
        <view class="grid-card">
            <view class="grid-card-content-2">
                <view class="item">模块一</view>
                <view class="item">
                    <view style="padding:20rpx 0">
                        实际输出电流：300A
                        <view></view>
                        总谐波电流：200A
                        <view></view>
                        总谐波电压：110v
                    </view>
                </view>
                <view class="item">模块二</view>
                <view class="item">
                    <view style="padding:20rpx 0">
                        实际输出电流：300A
                        <view></view>
                        总谐波电流：200A
                        <view></view>
                        总谐波电压：110v
                    </view>
                </view>
                <view class="item">模块三</view>
                <view class="item">
                    <view style="padding:20rpx 0">
                        实际输出电流：300A
                        <view></view>
                        总谐波电流：200A
                        <view></view>
                        总谐波电压：110v
                    </view>
                </view>
                <view class="item">模块四</view>
                <view class="item">
                    <view style="padding:20rpx 0">
                        实际输出电流：300A
                        <view></view>
                        总谐波电流：200A
                        <view></view>
                        总谐波电压：110v
                    </view>
                </view>
            </view>
        </view>
    </view>
</template>
<script>
export default {
    data () {
        return {
        }
    },
    methods: {
    }
}
</script>
<style lang='scss'>
.basic {}
</style>