DROP TABLE IF EXISTS `app_project`;
CREATE TABLE `app_project` (
                               `id` varchar(36) NOT NULL COMMENT '项目Id',
                               `name` varchar(200) NOT NULL COMMENT '项目名称',
                               `user_id` varchar(100) NOT NULL COMMENT '关联用户Id',
                               `area_id` varchar(100) NOT NULL COMMENT '地市Id',
                               `lng` decimal(10,6)  NULL COMMENT '中心点经度',
                               `lat` decimal(10,6)  NULL COMMENT '中心点纬度',
                               `status` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0：删除 1：正常',
                               `create_by` char(32)  NULL COMMENT '创建用户',
                               `create_time` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
                               `update_by` char(32)  NULL COMMENT '更新用户',
                               `update_time` datetime  NULL COMMENT '更新时间',
                               PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='项目表';



DROP TABLE IF EXISTS `app_topology_diagram`;
CREATE TABLE `app_topology_diagram` (
                                        `id` varchar(36) Not NULL COMMENT '拓扑图Id' ,
                                        `name` varchar(200) Not NULL COMMENT '拓扑图名称' ,
                                        `file_size` int Not NULL COMMENT '文件大小(kb)' ,
                                        `project_id` varchar(36) NULL COMMENT '项目Id' ,
                                        `file_path` varchar(200) Not NULL COMMENT '拓扑图文件路径' ,
                                        `status` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0：删除 1：正常',
                                        `create_by` char(32)  NULL COMMENT '创建用户',
                                        `create_time` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
                                        `update_by` char(32)  NULL COMMENT '更新用户',
                                        `update_time` datetime  NULL COMMENT '更新时间',
                                        PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='项目拓扑图关系表';

DROP TABLE IF EXISTS `app_line_topology_diagram`;
CREATE TABLE `app_line_topology_diagram` (
                                             `id` varchar(36) Not NULL COMMENT '拓扑图Id' ,
                                             `line_id` varchar(200) Not NULL COMMENT '拓扑图名称' ,
                                             `status` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0：删除 1：正常',
                                             `create_by` char(32)  NULL COMMENT '创建用户',
                                             `create_time` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
                                             `update_by` char(32)  NULL COMMENT '更新用户',
                                             `update_time` datetime  NULL COMMENT '更新时间',
                                             PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='项目拓扑图关系表';


